Consulting and Engineering in Wood Projects

Whether you want to evaluate the feasibility of a complex load-bearing or enveloping structure or looking for a way to bring your architectural visions to life, Blumer-Lehmann AG is your place to go. Our consulting and engineering services range from project development and planning, production, assembly and installation to worldwide logistics.

An interplay of disciplines

Creating exceptional timber projects requires intensive and close cooperation between specialists. Developing the geometry, designing the supporting framework and generating production data are closely interconnected processes. An integrated exchange of data with clearly defined interfaces enables seamless project management.

We have the experience necessary to manage your ideas and projects – from the first draft to more detailed designs, engineering, production and smooth implementation. We are also able to help you with competitions, by creating appealing visualisations or putting together a competitive bid.