Architectural Wire Mesh – Mesh Coloring

There are numerous options available for coloring HAVER & BOECKER Architectural Mesh made of stainless steel.

Painting (complete or partial)
Woven wire mesh can be combined with a variety of colors. In addition to RAL colors, there are also numerous metallic colors available. The creative possibilities are almost unlimited. Multi-colored designs can also be applied.

Coated Wires

By weaving coated stainless steel wires, different colors can be combined in vertical and horizontal directions. Color-coated and stainless steel wires can also be combined. The individual scope of design is almost unlimited.

Wire mesh made of non-ferrous metal (cooper, tin bronze, brass)
The surface of non- ferrous metals may start to tarnish under atmospheric conditions. The strength of the material may limit the possibilities depending on the application. Alternatively, we can offer stainless steel mesh with a corresponding metallic painting.